\documentclass[a4paper, oneside, 10pt]{article}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\date{\today}
\title{}
\author{}
\begin{document}



\section{\texorpdfstring{Problemas no uso de argumentos!!!}{Problemas no uso de argumentos}}
\label{sec:problemas_no_uso_de_argumentos}


Olá Paulo,
Não estou conseguindo especificar os argumentos conforme sua sugestão ontem.
Veja o que tentei:
\begin{verbatim}
ab <- function (dados, dap0, dap1, das0, das1, pap0, pap1, na.rm=T)
  {
     dados.dap=na.omit(dap0)     
     ab.dap=(pi*(dados.dap^2))/4
     return(ab)
  }
\end{verbatim}


Por enquanto especifiquei o cálculo somente para a ab.dap, para ver se dava certo...
Entendi que para testar deveria tentar:
\begin{verbatim}
ab(demogr, dap0=demogr$dap0,dap1=NULL,das0=NULL, das1=NULL, pap0=NULL, pap1=NULL, na.rm=T)
\end{verbatim}


Nesse caso, demogr é o meu data.frame e como só quero calcular para dap0 tentei especificá-lo como uma coluna, mas   não sei se a lógica está certa. Pelo que tinha entendido, deveria declarar os outros argumentos como NULL, já que não foram especificados e que não defini um default.\\
Mas entendi errado, não é mesmo?\\
Obrigada!

\end{document}
