\documentclass[a4paper, oneside, 10pt]{article}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\date{\today}
\title{}
\author{}
\begin{document}



\section{\texorpdfstring{Help HTML}{Help HTML}}
\label{sec:help_html}


Uma das dificuldades encontrada pelos usuários do R que migraram para o Linux é o \emph{help} em texto no console que é de difícil navegação e pouco amigável. Mesmo para alguns GUI's a opção html não aparece como padrão. A opção do comando \textbf{ help.start() } para iniciar a nevegação em hipertexto não é muito satisfatória quando não se sabe a qual pacote a função pertence. Uma alternativa é mudar a opção do \emph{help} para html:
\begin{verbatim}
options(help_type="html")

\end{verbatim}


Dessa forma qualquer solicitação de ajuda (? ou help()) irá iniciar no navegador. Entretanto, para que toda vez que iniciar uma nova sessão do R deverá mudar a opção do tipo de ajuda. Para tornar isso um padrão no R deve mudar o perfil do R, editando o arquivo Rprofile que normalmente se encontra na pasta usr/lib/R/library/base/R e adicionar a linha de comando acima no arquivo.
Salve o arquivo com o mesmo nome. Pronto, agora o R terá como padrão o help em htlml.
 --- \emph{\href{mailto:adalardo@usp.br}{Alexandre Adalardo} 2010/07/19 12:08}

\end{document}
